Title: LaSi-Gurte berechnen mit Tabelle

Wie kann ich berechnen, wie viele Spanngurte ich brauche?

... auch, damit ich beweisen kann, dass alles ok ist?

Hier: mit Tabellen

[Image: 2]

[Image: k]

[Image: 7]

1

[Image: 3]

2

[Image: 4]

3

[Image: 6]

Klick auf die blauen Punkte, um mehr Informationen zu erhalten!

Alles durchschaut? Dann versuch Dich mal an diesen LaSi-Rätseln...

Hilfsmittel:

detaillierte Tabelle

Reibbeiwert typischer Materialpaarungen

veränderte Reibbeiwerte

[Image: k]

[Image: j]

[Image: k]

mit und ohne - das ist hier die Frage

Q: Geladen sind Europaletten auf einer Siebdruck-Ladefläche. Wie verändert sich die Anzahl der Gurte, wenn ich bei einem Ladegewicht von 4 Tonnen, Gurten mit Vorspannkraft von 500daN und einem Zurrwinkel von 60° Antirutschmaterial verwende?
- Ohne Antirutschmatten 13 Gurte, mit 2. (correct)
- Ohne Antirutschmatten 17 Gurte, mit 2.
- Ohne Antirutschmatten 13 Gurte, mit 4.

Bei der Verwendung von Antirutschmaterialien erhöht sich der Reibbeiwert auf 0,6. Dadurch müssen deutlich weniger Zurrgurte verwendet werden, so dass die Ladungssicherung schneller erfolgen kann.

mit und ohne - das ist hier die Frage

Q: Bei einem Zurrwinkel von 45° und einer Ladung auf Plastikpaletten: wie viele Gurte brauche ich bei 4 Tonnen Gewicht?
- 13 Gurte mit einer Vorspannkraft von 600 daN (correct)
- 12 Gurte mit Vorspannkraft von 500 daN
- 16 mit einer Vorspannkraft von 600 daN

Was tun, wenn es regnet?

Q: Bei einem Zurrwinkel von 45° und einer Ladung Schnittholz: wie viele Gurte brauche ich bei 6 Tonnen Gewicht, wenn der Boden aus Siebdruckplatten besteht und nass ist?
- Bei Gurten mit einer Vorspannkraft von 500 daN brauchen wir 32 Gurte. (correct)
- Bei Gurten mit einer Vorspannkraft von 500 daN brauchen wir 23 Gurte.
- Bei Gurten mit einer Vorspannkraft von 600 daN brauchen wir 23 Gurte.

Die richtige Antwort lautet: Bei Gurten mit einer Vorspannkraft von 500 daN brauchen wir 32 Gurte. Hier wird der geringere Reibbeiwert von 0,2 zugrunde gelegt. Um die richtige Anzahl von Zurrgurten zu ermitteln, muss zuerst der Reibbeiwert bestimmt werden. Dann ist die richtige Gurtanzahl in der Tabelle unter Berücksichtigung des Zurr-Winkels, des Ladungs-Gewichtes und der Vorspannkraft ablesbar. Der niedrigere Reibbeiwert ist dabei aus Sicherheitsgründen anzunehmen.

Bei Gurten mit einer Vorspannkraft von 600 daN wäre die Gurtanzahl 27 richtig gewesen.